服务热线:021-20910880
    欢迎访问上海意昂3食品设备有限公司官方网站!
    +了解更多+
    新闻中心
    NEWS
    您所在的位置:
    分享到:
    湿润滑包装输送系统的缺陷
    来源: | 作者:v00384533 | 发布时间: 2957天前 | 2762 次浏览 | 分享到:
    湿润滑包装输送系统的缺陷:


    1、性价比不高的运营成本


    2、对包装材料有负面影响


    3、输送设备部件的腐蚀和损坏


    4、润滑效果差


    5、大量水的消耗以及相应的废水处理成本


    6、环境潮湿、微生物(细菌)等安全问题


    7、易倒瓶


    8、泡沫造成大量污染和湿滑的地面

    【网站地图】【sitemap】